##base _ParserBase
##bias 30
##public
MountScanner()()
StartScanner(globalconfigptr,editconfigptr,syntaxstack,syntaxsetup)(A0,A1,D0,D1)
CloseScanner(handle)(A0)
FlushScanner(handle)(A0)
SetupScanner(globalconfigptr)(A0)
BriefScanner(handle,notify)(A0,A1)
ParseLine(handle,linenode,line)(A0,A1,D0)
UnparseLines(linenode,lines)(A0,D0)
ParseSection(handle,linenode,lines)(A0,A1,D0)
##end
